-- 更新管理员密码为正确的 BCrypt(strength=12) 哈希
-- 密码: admin123
-- 哈希: $2b$12$ZQeKM2ifUo30pMzICNhlb.TgbUWOH3nduc8dOGbQRZeotsZNIYjUS

UPDATE users 
SET password = '$2b$12$ZQeKM2ifUo30pMzICNhlb.TgbUWOH3nduc8dOGbQRZeotsZNIYjUS', 
    updated_at = NOW() 
WHERE username = 'admin';

-- 更新测试用户密码为正确的 BCrypt(strength=12) 哈希
-- 密码: test123
-- 哈希: $2b$12$lpCYLkA07B9Lqut/Nw7vYu7tWVAXswwR0OAjNJYNHjR5xJJWWLVYa

UPDATE users 
SET password = '$2b$12$lpCYLkA07B9Lqut/Nw7vYu7tWVAXswwR0OAjNJYNHjR5xJJWWLVYa', 
    updated_at = NOW() 
WHERE username = 'testsecurityconfig';

-- 更新测试用户密码为正确的 BCrypt(strength=12) 哈希
-- 密码: admin123
-- 哈希: $2b$12$ZQeKM2ifUo30pMzICNhlb.TgbUWOH3nduc8dOGbQRZeotsZNIYjUS

UPDATE users 
SET password = '$2b$12$ZQeKM2ifUo30pMzICNhlb.TgbUWOH3nduc8dOGbQRZeotsZNIYjUS', 
    updated_at = NOW() 
WHERE username = 'teststrength12';